                    โรงเรียนบ้านคำสมิง  จึงขอเรียนเชิญนายเปรมจิตร จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา  ซึ่งเป็นกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  นางสาววริศรา  รักพวก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   เพื่อให้การประเมินในครั้งที่  ๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นตามเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.  กำหนด  จึงขอเชิญคณะกรรมการเข้าประเมินฯ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคำสมิง 