ด้วย โรงเรียนบ้านสะพานโดม ได้รับแจ้งจาก นายปริญญา สายแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานโดม จะมีคณะผู้บริหารจากกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำโรง 2 เดินทางมาส่ง เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานโดม ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ดังกล่าว โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสะพานโดม