ด้วยโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีการประเมินภายนอก (สมศ)  ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม  2567 เนื่องจากโรงเรียนจะเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก (สมศ) ในวันพฤหัสที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00น เป็นต้นไป จึงขอบุคลากร 2 ท่าน มาช่วยในการจัดตกแต่งสถานที่ ตามวันเวลาดังกล่าว 