ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔  ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา
๒๕๖๑  ในวันพุธ ที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๒  กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเรือง   มีสนามสอบ  ๒  สนาม  คือ          ๑. สนามโรงเรียนบ้านนาจาน  ๒. สนามโรงเรียนบ้านนาเรือง   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์  กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเรือง  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
