ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนบ้านนาดี ได้กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อลงในการพัฒนางาน (PA) และเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของท่าน เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาดี วันพุธ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2568 นั้น
ในการนี้ โรงเรียนบ้านนาดีขอเรียนว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โปร่งใส ยุติธรรม จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
