ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) ได้กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแก่ นายไพฑูรย์ สุขสะเกษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน, นายสมัย  แพงศรี ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ และแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน 

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านและคณะครูบุคลากรฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๙  น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)  
