ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  ได้บริหารจัดการสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมา ให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามความแจ้งแล้วนั้น
	บัดนี้ โรงเรียนบ้านดอนม่วง ได้รับรายงานตัว นายปรีชา เจริญบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง                  (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 
