กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำโรง 4 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อย่างยั่งยืน (การกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ    ผู้เรียน โดยการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเตรียมรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน) 
โดยกำหนดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และทดสอบวัดคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ทำการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน 2 ครั้งต่อ 1 ปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีมติจากที่ประชุมประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ O-NET และครูวิชาการทุกโรงเรียน ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ให้กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาทุกกลุ่มร่วมสร้างและพัฒนาข้อสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  4  ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2567