โรงเรียนบ้านหนองเทาไดพิจารณาเห็นวา นางสาวสุดาวรรณ์  นาคำมูล  ตำแหนง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  เปนผูมีความรู้ความสามารถเปนอยางยิ่ง มีเหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) โรงเรียนบ้านหนองเทาจึงขอความอนุเคราะห์ท่าน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองเทา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเทา