ด้วย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จะรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานในระยะเวลา  ๑  ปี  โรงเรียนจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประเมิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
