  ด้วย นายจิรายุ  หินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกนาคำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแกนาคำ อำเภอสำโรง    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ในการนี้ โรงเรียนบ้านแกนาคำ จะจัดการต้อนรับ ในวันพุธที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. จึงเรียนเชิญท่านและคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำโรง 1 ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ ในวันและเวลาดังกล่าว
