  ด้วย นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกนาคำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพธิ์ อำเภอวารินชำราบ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ในการนี้ โรงเรียนบ้านแกนาคำจะจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 0๙.00 น. และเดินทางไปส่งยังโรงเรียนบ้านโพธิ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงเรียนเชิญท่านและคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำโรง 1 ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และร่วมเดินทางไปส่ง ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
