โรงเรียนบ้านบัววัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ได้กำหนดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ  2565 จึงขอเรียนเชิญ นายสุพจน์ เหลาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก เข้าร่วมการเป็นคณะกรรมการประเมินดังกล่าว ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้