โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ได้พิจารณาเห็นว่าท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นอย่างยิ่ง เหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement :  PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖7 จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นคณะกรรมการ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement :  PA) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้