ด้วย  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 และการจัดทำน้ำยาล้างมือ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน            มีความรู้ และสามารถป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19