   ตามกฎกระทรวงการประกันคูณภาพการศึกษา พ.ศ.2567 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาดังรายชื่อที่แนบ ส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2566 มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
 